NAME            PE2ODI
FILE            PE2ODI.COM
DESCRIPTION     Xircom Pocket Ethernet Adapter II 
FRAME		ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         7920
SIZE            621
MENU FLAG 8000:"CableType" *0000="Parallel Port" 

